;
; Definition file of AdbWinApi.DLL
; Automatic generated by gendef
; written by Kai Tietz 2008
;
LIBRARY "AdbWinApi.DLL"
EXPORTS
AdbCloseHandle
AdbCreateInterface
AdbCreateInterfaceByName
AdbEnumInterfaces
AdbGetDefaultBulkReadEndpointInformation
AdbGetDefaultBulkWriteEndpointInformation
AdbGetEndpointInformation
AdbGetEndpointInterface
AdbGetInterfaceName
AdbGetOvelappedIoResult
AdbGetSerialNumber
AdbGetUsbConfigurationDescriptor
AdbGetUsbDeviceDescriptor
AdbGetUsbInterfaceDescriptor
AdbHasOvelappedIoComplated
AdbNextInterface
AdbOpenDefaultBulkReadEndpoint
AdbOpenDefaultBulkWriteEndpoint
AdbOpenEndpoint
AdbQueryInformationEndpoint
AdbReadEndpointAsync
AdbReadEndpointSync
AdbResetInterfaceEnum
AdbWriteEndpointAsync
AdbWriteEndpointSync
